NAME xinit NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.4.0#@ $XFree86: xc/programs/xinit/xinit.def,v 3.3 2004/01/14 17:32:40 dawes Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2
