NAME xinit NOTWINDOWCOMPAT
DESCRIPTION "@#XFREE86:4.2.0#@ $XFree86: xc/programs/xinit/xinit.def,v 3.2 2002/05/31 18:46:13 dawes Exp $"
PROTMODE
EXETYPE OS2
